mainAxuda do Cargador de ArrinqueBenvido a openSUSE Tumbleweed
Use este menú para seleccionar a función desexada. Se ten problemas ao navegar neste sistema de axuda, prema F1 para entrar no helpdescrición do sistema de axuda. As funcións principais deste menú son:
harddiskArrincar dende o Disco Duro: Esta selección non lle fará nada ó sistema. Só inicia un sistema operativo xa instalado.
linuxInstalación: Este modo de instalación funciona na maioría das máquinas. Se ve que o sistema se conxela durante o inicio ou ten problemas coa detección dos compoñentes do hardware, coma controladoras de disco ou tarxetas de rede, probe unha das seguintes opcións de instalación.
noacpiInstalación -- ACPI Deshabilitado: Moitos dos ordenadores que se venden hoxe en día veñen con implementacións de ACPI incompletas ou con fallos. Esta selección deshabilita o soporte de ACPI no kernel, pero aínda habilita moitas funcionalidades de rendemento coma DMA para discos duros IDE.
nolapicInstalación -- APIC Local Deshabilitado: Se falla a instalación normal, podería deberse a que o hardware do sistema non soporta APIC local. Se parece que este é o caso, use esta opción para instalar sen soporte de APIC local.
failsafeInstalación -- Opcións Seguras: Se non tivo éxito con Instalación, esta selección podería resolver o problema.
rescueRescatar Sistema: Esta imaxe de arrinque inicia un pequeno sistema Linux na RAM. Isto é útil se o sistema non inicia correctamente. Despois de iniciar este sistema, inicie sesión coma root.
firmwareProba de Firmware: Executa unha ferramenta de proba da BIOS que valida ACPI e outras partes da BIOS.
memtestProba de Memoria: A proba de memoria é útil para máis cousas que para comprobar a instalación de novos módulos de memoria. É unha proba de rendemento para a maioría do sistema do ordenador e podería indicar problemas de hardware.
optOpcións de Arrinque: As opcións de arrinque poderían cambiar totalmente o comportamento do sistema. Son opcións para o kernel.
helpF1 Axuda: Isto é sensible ó contexto. Amosará pantallas diferentes dependendo do elemento activo na pantalla de arrinque. Tamén hai dispoñible unha descrición deste sistema de axuda.
keytableF2: Establecer a lingua e a disposición de teclado que usa o cargador de arrinque.
videomodeF3 Modo de Video: Aquí pode elixir diferentes resolucións mentres instala. Se atopa problemas coa instalación gráfica, o modo texto podería ser unha segunda opción.
install_srcF4 Fonte de Instalación: Escolla a fonte de instalación.
driverupdateF6 Actualización do driver: Podería ser necesaria unha actualizacións de drivers para instalar o sistema en máquinas moi novas.bitsSelección de Tipo de SoftwareTen a oportunidade de instalar a versión de 32 bits ou de 64 bits de @@product@@@.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquedriverupdateActualización de DriverSe precisa un disquete ou CD-ROM de actualizacións de drivers, prema F6. O cargador de arrinque solicítalle que insira o soporte de actualización de drivers despois de cargar o kernel Linux.
Unha actualización de driver é normalmente un disquete con novas versións de drivers de hardware ou correccións de erros necesarias durante a instalación.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquefailsafeInstalación -- Opcións SegurasSeleccione Instalación -- Opcións Seguras se se colga o sistema ó instalar ou se dan erros imposibles de reproducir. Esta opción deshabilita DMA para as unidades IDE ademais de todas as funcionalidades de xestión de enerxía. Mire tamén as opcións do kernel para o_apmapm, o_acpiacpi e o_ideide.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquefirmwareProba de FirmwareInicia un comprobador da BIOS que valida as táboas de ACPI e moitas outras partes da BIOS. Os resultados da proba poden almacenarse nun disco usb ou gardarse a través da rede.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinqueharddiskArrincar dende o Disco DuroSeleccione Arrincar SO Instalado para iniciar o sistema instalado no disco duro local. Este sistema debe estar instalado correctamente, porque só se inicia o MBR (Master Boot Record) do primeiro disco duro. O ID de dispositivo do primeiro disco duro é proporcionado pola BIOS do ordenador.
Use isto se esqueceu quitar o CD ou o DVD da unidade e desexa iniciar o ordenador dende o disco duro.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquehelpUsando o Sistema de AxudaA axuda en liña do cargador de arrinque é sensible ó contexto. Da información sobre o elemento do menú seleccionado ou, se está editando as opcións de arrinque, intenta buscar información sobre a opción na que está posicionado o cursor.
Teclas de Navegación
  • Frecha Arriba: resaltar a ligazón anterior  • Frecha Abaixo: resaltar a seguinte ligazón  • Frecha Esquerda, Retroceso: volver ó tema anterior  • Frecha Dereita, Intro, Espazo: seguir a ligazón  • Re Páx: desprazar cara arriba unha páxina  • Av Páx: desprazar cara abaixo unha páxina  • Inicio: ir ó inicio da páxina  • Fin: ir ó final da páxina  • Esc: deixar a axuda
Volver a mainAxuda do Cargador de Arrinqueinstall_srcFonte de InstalaciónEscolla F4 para elixir unha fonte de instalación.
Isto é o mesmo ca usar a opción de arrinque o_installinstalar.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquekeytableSelección de Lingua e Disposición de TecladoPrema F2 para cambiar a lingua e a disposición de teclado que usa o cargador de arrinque.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquelinuxInstalaciónSeleccione Instalación para iniciar a instalación predeterminada. Os optopcións de arrinque introducidos úsanse no arrinque. Este elemento activa moitas funcionalidades dispoñibles no hardware comunmente usado.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquememtestProba de MemoriaA Proba de Memoria incluída proporciona boas posibilidades para facer probas de rendemento do hardware dun sistema. O seu propósito principal é detectar RAM estragada, pero tamén esixe moito doutras partes do sistema.
Non hai garantias de que a memoria estea ben se non se atopan erros, aínda que se atoparán a maioría dos defectos da memoria.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquenoacpiInstalación -- ACPI DeshabilitadoO hardware actual normalmente precisa ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) para controlar o manexo de interrupcións. ACPI substitúe totalmente ó antigo sistema APM
Seleccione Instalación -- ACPI Deshabilitado se ten problemas durante o inicio do kernel. Os problemas coñecidos en máquinas que teñen problemas con ACPI son: 
  • o kernel conxélase ao arrincar  • As tarxetas PCI non se detectan ou se inicializan axeitadamente
Tamén podería probar a opción de arrinque firmwareProba de Firmware e mirar os resultados da proba de validación de ACPI.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquenolapicInstalación -- APIC Local DeshabilitadoNormalmente non hai problemas con APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Pero se parece que ten algún, probe esta opción para arrincar sen soporte de APIC local.
Non confunda isto con noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinqueoptOpcións de ArrinqueHai dous tipos de opcións de arrinque dispoñibles. Primeiro están as opcións que afectan ó instalador. Ademais están as opcións do kernel. Algunhas das opcións máis comúns son:
a) opcións do instalador 
  • o_installinstalar -- seleccione unha fonte de instalación  • networkopcións de rede -- as opcións de rede  • o_vncopcións vnc -- opcións de instalación a través de VNC
a) opcións do kernel 
  • o_splashsplash -- influir no comportamento da pantalla de inicio (splash)  • o_apmapm -- activar/desactivar a xestión de enerxía  • o_acpiacpi -- interface avanzada de configuración e enerxía  • o_ideide -- controlar o subsistema IDE
Volver a mainAxuda do Cargador de Arrinqueo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkOpcións do Instalador: Opcións de RedeÉ posible configurar a interface de rede agora. YaST ha detectar o hardware máis adiante. O conxunto mínimo de opcións para configurar a tarxeta de rede consiste nunha IP de máquina e unha máscara de rede. Por exemplo: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
en máis curto: 
  • hostip=192.168.0.10/24
Se especificou o_installinstalación por rede e non especificou ámbalas dúas opcións, o instalador intenta configurar a interface de rede con dhcp. Se precisa unha pasarela predeterminada, especifique isto coa opción gateway. Por exemplo: 
  • gateway=192.168.0.8
Volver a optOpcións de Arrinqueo_acpiOpcións do Kernel: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) é un estándar que define interfaces de xestión de configuración e de enerxía entre un sistema operativo e a BIOS. Por defecto, actívase acpi cando se detecta unha BIOS posterior ó ano 2000. Hai varios parámetros que se usan normalmente para controlar o comportamento de ACPI: 
  • pci=noacpi -- non usar ACPI para guiar as interrupcións PCI  • acpi=oldboot -- só permanecen activadas as partes de ACPI que son necesarias para arrincar  • acpi=off -- desactivar totalmente ACPI  • acpi=force -- activar ACPI incluso se a BIOS é anterior ó 2000
Sobre todo nos ordenadores novos, substitúe ó antigo sistema o_apmapm.
Volver a optOpcións de Arrinqueo_apmOpcións do Kernel: apmAPM é unha das dúas estratexias de xestión de enerxía que se usan nos ordenadores actuais. Úsase principalmente nos portátiles para funcións coma suspender a disco, pero tamén pode ser responsable de apagar o ordenador despois dunha caída da enerxía. APM depende unha BIOS que funcione ben. Se a BIOS está estragada, APM podería ter só un uso limitado ou incluso evitaría que o ordenador funcionara. Polo tanto, debería desactivarse co parámetro 
  • apm=off -- desactivar totalmente ACPI
Algúns sistemas novos poderían beneficiarse do novo o_acpiACPI.
Volver a optOpcións de Arrinqueo_ideOpcións do Kernel: ideIDE, a diferencia de SCSI, úsase normalmente na meirande parte das estacións de traballo de escritorio. Para evitar algúns problemas de hardware que ocorren cos sistemas IDE, use o parámetro do kernel: 
  • ide=nodma -- desactivar DMA para dispositivos IDE
Volver a optOpcións de Arrinqueo_installOpcións do Instalador: installPor defecto búscase a fonte de instalación nos CD-ROMs locais. Para unha instalación por rede seleccione a opción install. Os protocolos de instalación posibles son 
  • FTP  • NFS  • HTTP
A sintaxe a usar é coma a dos URLs estándar. Por exemplo, se o servidor se atopa en 192.168.0.1 e desexa facer unha instalación por NFS dende o directorio /install dese servidor, especifique a fonte así: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
A tarxeta de rede pode configurarse con dhcp ou pode especificar os parámetros vostede mesmo tal coma se describe en networkopcións de rede.
Volver a optOpcións de Arrinqueo_splashOpcións do Kernel: splashA pantalla inicial é a imaxe que se mostra durante o inicio do sistema. 
  • splash=0 --A pantalla inicial está desactivada. Isto podería ser útil con monitores moi antigos ou se ocorre algún erro.  • splash=verbose -- Activa splash, as mensaxes de inicio e do núcleo siguen sendo amosadas.  • splash=silent -- Activa a pantalla de inicio (splash), pero sen mensaxes. En troques debúxase unha barra de progreso.
Volver a optOpcións de Arrinqueo_vncpasswordo_vncOpcións do Instalador: vncPara activar a instalación VNC, especifique os parámetros vnc e vncpassword: 
  • vnc=1 vncpassword=exemplo
Hase iniciar o servidor VNC e poderá controlar YaST2 a través de calquera cliente VNC dende un sistema remoto.
Volver a optOpcións de ArrinquerescueRescatar SistemaO Rescatar Sistema é un pequeno disco RAM dun sistema básico. Dende el é posible facer todo tipo de cambios nun sistema instalado. Debido a que só hai dispoñibles ferramentas de baixo nivel, está dirixido a expertos.
Volver a mainAxuda do Cargador de ArrinquevideomodeSelección de Modo de VídeoPrema F3 para obter a lista dos modos de vídeo que soporta a súa tarxeta gráfica. Selecciónase automaticamente o modo maior que pode mostrar o seu monitor.
É posible que non se poida detectar automaticamente o seu monitor. Neste caso, seleccione o modo desexado a man.
Se o sistema ten problemas ca tarxeta gráfica durante a instalación o modo texto podería ser unha segunda opción viable.
Volver a mainAxuda do Cargador de Arrinque